Sys Reset

0 2 4 6 8 10 12 14 16 pal_bx_clock_in_stdl vme_sysreset_b_in_stdl sysreset_tmp_1_int_stdl sysreset_tmp_2_int_stdl sysreset_tmp_3_int_stdl sysreset_tmp_4_int_stdl sysreset_debounced_int_stdl

Entity:bcp Architecture:bcp_structural Date: Mon Sep 13 01:00:40 Eastern Daylight Time 2004 Row: 1 Page: 1