MICHIGAN STATE UNIVERSITY

HIGH ENERGY PHYSICS

REV.

SCALE

DWG. NO.

TITLE

PARTS LIST

ORIG.

DRAWN

PROJECT

MATERIAL

UNLESSSPECIFIED:

DECIMALS –

FRACTNS –

ANGLES –

BREAK ALL EDGES

DO NOT SCALE DWG

PART NO.

ITEM

DESCRIPTION

QTY.

ASSEMBLY

ATLAS CRACK CTR

WLS Fibers

(5 per scintillator per side)

94044236512623318314292(4) Mounting Holes tapped 8-32

(2) Optical

Connectors

13(2) Optically

Separated

PVT Scintillator

10 mm thick