Master Plate

cut Master Plate cut and discard edges

20 20 fiber channels glued on

Fiber Channel cross section 5

Bottom Detail

Master Plate

Master Plate

Cut Master Plate

Spacer Plate

Scintillator Plate

Fiber Channel