DIMENSIONS IN mm

39 O.D.

24.5 I.D.

3 x 1.6r @ 120 o5SCORED, FOR BREAK WHEN TAB IS PULLED (OR SIMILAR) 6

14.5LINE TANGENT TO I.D.

AND 1.6 r

LINE "HORIZONTAL"

AND TANGENT TO

1.6 rMICHIGAN STATE UNIVERSITY

HIGH ENERGY PHYSICS

REV.

SCALE

DWG. NO.

TITLE

PARTS LIST

PART NO.

ITEM

DESCRIPTION

QTY.DATE 9 NOV 98

DRAWN RON RICHARDS

PROJECT

MATERIAL

UNLESS SPECIFIED:

DECIMALS –

FRACTNS –

ANGLES –

BREAK ALL EDGES

DO NOT SCALE DWG

ATLAS, TILECAL PVC PROPOSED ASPIRINE TUBE WASHER

4X7 Jan 99

14.516