0.5"0.120"

(APPROX)

MICHIGAN STATE UNIVERSITY

HIGH ENERGY PHYSICS

REV.

SCALE

DWG. NO.

TITLE

PARTS LIST

PART NO.

ITEM

DESCRIPTION

QTY.DATE 9 JUL 98

DRAWN RON RICHARDS

PROJECT ATLAS, TILECAL

MATERIAL

UNLESS SPECIFIED:

DECIMALS –

FRACTNS –

ANGLES –

BREAK ALL EDGES

DO NOT SCALE DWG

70 kHZ staking tip, pin version, 2

TITANIUM

16 NOV 98 4X

0.5" DIA

1.50"

DRILL & TAP, M4 X 1/2" DEEP

1/4"30 DEG

CHAMFER

0.70"

0.120"

13 PINS .025"-.030 DIA.

X .025"-.030"LONG

0.040"

0.70" PIN CENTERS

"CROSS FILE" WITH TRIANGLE

FILE TO CREATE PYRAMID TIPS