SCIENCE

at the Edge Seminars

FALL SEMESTER 2002 MICHIGAN STATE UNIVERSITY

Seminars begin at 11:30 a.m., Refreshments served at 11:15 a.m.

Friday, September 6 – Campus Theory Seminar, Room 1400 Biomedical Physical Sciences Rodney J. Bartlett, University of Florida Predictive Theory from Molecules to Materials

Friday, September 13 – Engineering Seminar, Room 1400 Biomedical Physical Sciences Eric W. Kaler, University of Delaware Colloidal Scale Engineering

Friday, September 20 – Campus Theory Seminar, Room 208 Biochemistry

Sharon Glotzer, University of Michigan Clusters Observed in Molecular Dynamics Simulations

Friday, September 27 – Center for Biological Modeling, Room 1400 Biomedical Physical Sciences Andrej Sali, The Rockefeller University, New York Modeling Structures of Proteins and Protein Assemblies

Friday, October 4 – Engineering Seminar, Room 1400 Biomedical Physical Sciences Matt Tirrell, University of California at Santa Barbara Creating Functional Biomolecular Architectures at Interfaces

Friday, October 11 – Center for Biological Modeling, Room 1400 Biomedical Physical Sciences Wilma Olson, Rutgers University-Busch Campus DNA Structure and Gene Regulation

Friday, October 18 – Campus Theory Seminar, Room 1400 Biomedical Physical Sciences Elaine Oran, Naval Research Labs, Washington, DC Matchsticks, Scramjets, and Black Holes: Numerical Simulation Faces Reality

Friday, October 25 – Engineering Seminar, Room 1400 Biomedical Physical Sciences Tim Hogan, Michigan State University Superconductor Nanowire Growth and Applications

Friday, November 1 – Center for Biological Modeling, Room 1400 Biomedical Physical Sciences Dorothee Kern, Brandeis University Enzymes in Action in the NMR Tube: Protein Dynamics During Catalysis and Signaling

Friday, November 8 – Center for Biological Modeling, Room 1425 Biomedical Physical Sciences Michael Garavito, Michigan State University How Structural Genomics and Bioengineering Have Remade Biochemistry in the 21st Century

Friday, November 15 – Engineering Seminar, Room 1400 Biomedical Physical Sciences Peter X. Ma, University of Michigan Materials Science Tricks for Tissue Repair

Friday, November 22 – Campus Theory Seminar, 1400 Biomedical Physical Sciences Mark Bowick, Syracuse University Order on Curved Surfaces: Viruses, Vesicles and Multi-electron Bubbles

Seminar Organizers :

Michael E. Mackay, Department of Chemical Engineering and Material Science mackay@msu.edu

R. Cukier, Chemistry cukier@cem.msu.edu

M. F. Thorpe, Physics & Astronomy thorpe@pa.msu.edu

MICHIGAN STATE

U N I V E R S I T Y